openweathermap.org (1.0.0-beta1) - en to bn translation catalogue (3 entries)

en: Update interval in minutes
bn: আপডেটের অন্তর্বর্তী সময় মিনিটে

en: Settings
bn: সেটিংস

en: About
bn: সম্পর্কে
