openweathermap.org (1.0.0-beta1) - en to dz translation catalogue (2 entries)

en: Update interval in minutes
dz: ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་བར་མཚམས་དུས་མཐུན།

en: Settings
dz: སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་
