openweathermap.org (1.0.0-beta1) - en to hy translation catalogue (4 entries)

en: Update interval in minutes
hy: Թարմացման ինտերվալը րոպեներով

en: Country
hy: Երկիր

en: Settings
hy: Ընտրանքներ

en: standard
hy: ստանդարտ
