openweathermap.org (1.0.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Update interval in minutes
target: Intervalo entre atualizações em minutos

en: Country
target: País

en: Settings
target: Definições

en: About
target: Sobre
