openweathermap.org (1.0.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (14 entries)

en: Update interval in minutes
target: 更新时间间隔（分钟）

en: Weather
target: 天气

en: Country
target: 国家/地区

en: Settings
target: 设置

en: standard
target: 标准

en: Temperature
target: 温度

en: Wind speed
target: 风速

en: Pressure
target: 压强

en: City
target: 城市

en: API key
target: API密钥

en: Select...
target: 选择...

en: Country code
target: 国家代码

en: About
target: 关于

en: Units of measurement
target: 计量单位
