Opigno Moxtra (8.x-1.7) - en to ur translation catalogue (7 entries)

en: Title
ur: عنوان

en: Status
ur: حالت

en: Delete
ur: حذف کریں

en: Settings
ur: ترتیبات

en: edit
ur: ترمیم

en: View
ur: مشاہدہ کریں

en: ID
ur: شناخت
