Optional End Month Year Range (8.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Default
target: پیش‌فرض

en: Year
target: سال

en: Custom
target: سفارشی

en: Plain
target: ساده

en: About
target: درباره
