Optional End Month Year Range (8.x-1.4) - en to ne translation catalogue (4 entries)

en: Default
ne: पूर्वनिर्धारित

en: Year
ne: वर्ष

en: Custom
ne: अनुकूल

en: About
ne: बारेमा
