Pagerer (8.x-1.0-alpha1) - en to gl translation catalogue (31 entries)

en: User interface
gl: Interface de usuario

en: Previous
gl: Anterior

en: Next
gl: Seguinte

en: Pages
gl: Páxinas

en: Cancel
gl: Cancelar

en: Quantity
gl: Cantidade

en: Edit
gl: Editar

en: Links
gl: Ligazóns

en: Reset
gl: Reiniciar

en: - None -
gl: - Ningún -

en: Preview
gl: Vista previa

en: Display
gl: Visualización

en: Display mode
gl: Modo de visualización

en: n/a
gl: n/d

en: Configure
gl: Configurar

en: Create
gl: Crear

en: Separator
gl: Separador

en: Page title
gl: Título da páxina

en: Items
gl: Elementos

en: Width
gl: Ancho

en: General
gl: Xeral

en: Basic
gl: Básico

en: First
gl: Primeiro

en: Style
gl: Estilo

en: Standard
gl: Estándar

en: Slider
gl: Deslizador

en: label
gl: etiqueta

en: Text strings
gl: Cadeas de texto

en: Pagination
gl: Paxinación

en: Current page
gl: Páxina actual

en: Current page title
gl: Título da páxina actual
