Pagerer (8.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (33 entries)

en: User interface
target: Interface de usuário

en: Previous
target: Anterior

en: Next
target: Próximo

en: Pages
target: Páginas

en: Cancel
target: Cancelar

en: Quantity
target: Quantidade

en: Edit
target: Editar

en: Reset
target: Redefinir

en: - None -
target: - Nenhum -

en: Preview
target: Pré-visualizar

en: Default:
target: Padrão:

en: Display
target: Exibição

en: Display mode
target: Modo de exibição

en: n/a
target: n/d

en: Configure
target: Configurar

en: Create
target: Criar

en: Separator
target: Separador

en: Page title
target: Título da página

en: Items
target: Itens

en: Width
target: Largura

en: General
target: Geral

en: Basic
target: Básico

en: Last
target: Último

en: center
target: centro

en: left
target: esquerda

en: right
target: direita

en: First
target: Primeiro

en: Style
target: Estilo

en: Standard
target: Padrão

en: label
target: rótulo

en: Pagination
target: Paginação

en: Current page
target: Página atual

en: Current page title
target: Título da página atual
