Pagerer (8.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (47 entries)

en: User interface
target: Interface do utilizador

en: Previous
target: Anterior

en: Next
target: Seguinte

en: Pages
target: Páginas

en: Cancel
target: Cancelar

en: Quantity
target: Quantidade

en: Edit
target: Editar

en: Links
target: Ligações

en: Reset
target: Reiniciar

en: - None -
target: - Nenhum -

en: Go to previous page
target: Regressar à página anterior.

en: Go to next page
target: Ir para a próxima página

en: Preview
target: Pré-visualizar

en: Default:
target: Predefinido:

en: Display
target: Mostrar

en: Display mode
target: Modo de exibição

en: n/a
target: não disponível

en: Configure
target: Configurar

en: Create
target: Criar

en: Separator
target: Separador

en: Page title
target: Título da página

en: Page
target: Página

en: Items
target: Itens

en: Width
target: Largura

en: General
target: Geral

en: Basic
target: Básico

en: Last
target: Último

en: First
target: Primeiro

en: Style
target: Estilo

en: Standard
target: Padrão

en: ‹ Previous
target: ‹ Anterior

en: Next ›
target: Seguinte ›

en: Next page
target: Próxima página

en: Go to first page
target: Ir para a primeira página

en: Go to last page
target: Ir para a última página

en: Go to page @number
target: Ir para a página @number

en: Text strings
target: Frases de texto

en: Main options
target: Definições gerais

en: Pagination
target: Paginação

en: First item
target: Primeiro item

en: « First
target: « Primeira

en: Last »
target: Última »

en: Current page
target: Página atual

en: Previous page
target: Página anterior

en: Last page
target: Última página

en: Current page title
target: Título da página atual

en: First page
target: Primeira página
