PasswordResetTabs (8.x-1.0) - en to hu translation catalogue (4 entries)

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
hu: Az egyszer használatos bejelentkezési hivatkozás lejárt. Az alábbi űrlapon új hivatkozás igényelhető.

en: The one-time login link you clicked is invalid.
hu: Az egyszeri bejelentkezési hivatkozás érvénytelen.

en: You have just used your one-time login link. It is no longer necessary to use this link to log in. Please change your password.
hu: Ez az egyszeri bejelentkezésre feljogosító hivatkozás fel lett használva, így ez többé nem használható. Javasolt most egy jelszót beállítani ehhez a felhasználói fiókhoz.

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
hu: Az egyszeri bejelentkezési hivatkozás már fel lett használva, vagy érvényessége lejárt. Az alábbi űrlapon új hivatkozás igényelhető.
