Passwordless (8.x-1.0-beta1) - en to tr translation catalogue (8 entries)

en: Email address
tr: E-posta adresi

en: Settings
tr: Ayarlar

en: Default language
tr: Varsayılan dil

en: User %name used one-time login link at time %timestamp.
tr: %name kullanıcısı %timestamp zamanında tek-seferlik giriş bağlantısını kullandı.

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
tr: Süresi geçmiş bir tek-seferlik giriş bağlantısını kullanmaya çalıştınız. Lütfen aşağıdaki formu kullanarak yeni bir tane isteyin.

en: The one-time login link you clicked is invalid.
tr: Tıkladığınız tek seferlik giriş bağlantısı geçersiz.

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
tr: Kullanılmış veya artık geçerli olmayan bir tek-seferlik giriş bağlantısı kullanmaya çalıştınız. Lütfen aşağıdaki formu kullanarak yenisini isteyiniz.

en: Another user (%other_user) is already logged into the site on this computer, but you tried to use a one-time link for user %resetting_user. Please <a href=":logout">log out</a> and try using the link again.
tr: Bu bilgisayardan sitede oturum açmış başka bir kullanıcı (%other_user) var, ancak kullanıcı %resetting_user için tek seferlik bir bağlantı kullanmaya çalıştınız. Lütfen <a href=":logout">çıkış yapın</a> ve bağlantıyı kullanmayı yeniden deneyin.
