Passwordless (8.x-1.0) - en to es translation catalogue (9 entries)

en: Email address
es: Dirección de correo electrónico

en: Settings
es: Configuración

en: Log in
es: Iniciar sesión

en: Default language
es: Idioma predeterminado

en: User %name used one-time login link at time %timestamp.
es: El usuario %name ha empleado un enlace de inicio de sesión de un solo uso en %timestamp.

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
es: Ha intentado usar un enlace de inicio de sesión por única vez que ya ha caducado. Por favor solicite otro, usando el siguiente formulario.

en: The one-time login link you clicked is invalid.
es: El enlace de inicio de sesión de un sólo uso que ha pulsado no es válido.

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
es: Ha intentado usar un enlace para inicio de sesión de un solo uso que ya no es válido o ha sido usado. Por favor, pida uno nuevo usando el siguiente formulario.

en: Another user (%other_user) is already logged into the site on this computer, but you tried to use a one-time link for user %resetting_user. Please <a href=":logout">log out</a> and try using the link again.
es: Otro usuario (%other_user) está ya autenticado en el sitio con este ordenador, pero ha intentado utilizar un enlace de acceso único para el usuario %resetting_user. Por favor, <a href=":logout">salga</a> y pruebe a usar el enlace de nuevo.
