Passwordless (8.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Email address
target: E-postadresse

en: Settings
target: Innstillinger

en: Log in
target: Logg på

en: Default language
target: Standardspråk

en: User %name used one-time login link at time %timestamp.
target: Brukeren %name brukte en engangspåloggingslenke %timestamp.

en: You have tried to use a one-time login link that has expired. Please request a new one using the form below.
target: Du har forsøkt å bruke en engangspåloggingslenke som er utløpt. Bruk skjemaet under for å få en ny.

en: The one-time login link you clicked is invalid.
target: Innloggingslenka du oppga er ikke gyldig.

en: You have tried to use a one-time login link that has either been used or is no longer valid. Please request a new one using the form below.
target: Du har forsøkt å bruke en engangspåloggingslenke som enten er blitt brukt tidligere eller som ikke lenger er gyldig. Bruk skjemaet under for å få en ny.

en: Another user (%other_user) is already logged into the site on this computer, but you tried to use a one-time link for user %resetting_user. Please <a href=":logout">log out</a> and try using the link again.
target: En annen bruker (%other_user) er allerede logget inn på nettstedet på denne datamaskinen, men du prøvde å bruke en engangslenke for brukeren %resetting_user. <a href=":logout">logg ut</a> og prøv lenken en gang til.
