Pathologic (8.x-1.0-alpha3) - en to uk translation catalogue (3 entries)

en: Scheme
uk: Схема

en: Input filters
uk: Фільтри введення

en: Helps avoid broken links and incorrect paths in content.
uk: Допомагає уникнути кривих посилань і неправильних шляхів у вмісті.
