Pattern Library (8.x-1.0-alpha1) - en to am translation catalogue (4 entries)

en: User interface
am: የተጠቃሚ አዋዋይ

en: Settings
am: ቅንብሮች

en: Default
am: ነባሪ

en: Field name
am: የመስኩ ስም
