Pattern Library (8.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: User interface
target: رابط کاربری

en: - None -
target: - هیچکدام -

en: Settings
target: تنظیمات

en: Field
target: فیلد

en: Default
target: پیش‌فرض

en: Field name
target: نام فیلد

en: Property
target: ویژگی

en: Field settings
target: تنظیمات فیلد

en: - Select -
target: - انتخاب -

en: - Default -
target: - پیش فرض -
