Pattern Library (8.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: User interface
target: Antaramuka pengguna

en: - None -
target: - Tiada -

en: Settings
target: Pengesetan

en: Field
target: Medan

en: Default
target: Lalai

en: Field name
target: Nama medan

en: Field settings
target: Seting medan

en: - Select -
target: - Pilih -
