Pattern Library (8.x-1.0-alpha1) - en to my translation catalogue (4 entries)

en: User interface
my: အသုံးပြုသူအသွင်အပြင်

en: - None -
my: - တစ်ခုမှမဟုတ် -

en: Settings
my: အစီအမံများ

en: - Select -
my: - ရွေးချယ်ရန် -
