Pattern Library (8.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: User interface
target: Interface do utilizador

en: - None -
target: - Nenhum -

en: Settings
target: Definições

en: Default
target: Por defeito

en: Field name
target: Nome do campo

en: Property
target: Propriedade

en: Field settings
target: Configurações do campo

en: - Select -
target: - Selecionar -

en: Field: @label
target: Campo: @label

en: Property settings
target: Configuração das propriedades
