Patternkit (8.x-1.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (32 entries)

en: Delete
target: Slett

en: Enabled
target: Aktivert

en: Version
target: Versjon

en: Edit
target: Rediger

en: Category
target: Kategori

en: Name
target: Navn

en: Field
target: Felt

en: Path
target: Sti

en: description
target: beskrivelse

en: Pattern
target: Mønster

en: Template
target: Mal

en: Changed
target: Endret

en: Block description
target: Blokkas beskrivelse

en: Blocks
target: Blokker

en: Patterns
target: Mønstre

en: Library
target: Bibliotek

en: Reusable
target: Gjenbrukbar

en: The block could not be saved.
target: Blokka kunne ikke lagres.

en: Edit custom block %label
target: Rediger egendefinert blokk %label

en: @type %info has been created.
target: @type %info har blitt opprettet.

en: @type %info has been updated.
target: @type %info har blitt oppdatert.

en: @type: added %info.
target: @type: la til %info.

en: @type: updated %info.
target: @type: oppdaterte %info.

en: The custom block ID.
target: ID for egendefinert blokk.

en: The custom block UUID.
target: Egendefinert blokk-UUID.

en: The revision ID.
target: Revisjons-ID.

en: The custom block language code.
target: Språkkode for den egendefinerte blokka.

en: The time that the custom block was last edited.
target: Tidspunktet da den egendefinerte blokka sist ble redigert.

en: Custom block ID
target: Egendefinert blokk-ID

en: The log entry explaining the changes in this revision.
target: Loggoppføringen som forklarer endringer i denne revisjonen.

en: A brief description of your block.
target: En kort beskrivelse av blokka.

en: A boolean indicating whether this block is reusable.
target: En boolsk verdi som indikerer om denne blokken er gjenbrukbar.
