PBS Media Manager (8.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Title
target: Título

en: Image
target: Imagem

en: Image settings
target: Definições da imagem

en: Updated
target: Atualizado

en: Logo
target: Logótipo

en: Duration
target: Duração

en: Show
target: Mostrar

en: Cron ran successfully.
target: O cron completou a execução.

en: Cron run failed.
target: A execução do cron falhou.
