PBS Media Manager (8.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Title
target: 標題

en: Image
target: 圖片

en: Image settings
target: 圖像設定

en: Updated
target: 已更新

en: Duration
target: 期間

en: Show
target: 顯示

en: API key
target: API 金鑰

en: Cron ran successfully.
target: Cron 執行成功。

en: Cron run failed.
target: Cron 執行失敗。
