Permissions Lock (8.x-1.0-alpha1) - en to mn translation catalogue (4 entries)

en: The configuration options have been saved.
mn: Тохиргоо хадгалагдлаа.

en: Save
mn: Хадгалах

en: Roles
mn: Үүргүүд

en: Use the site in maintenance mode
mn: Цахим сайтыг засварын горимоор ашиглах.
