Persistent Visitor Parameters (1.0.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Custom
target: Personalizado

en: Session
target: Sessão

en: Forever
target: Para Sempre

en: The time the cookie expires. This is the number of seconds from the current time.
target: O tempo de expiração do cookie. Este é o número de segundos a partir da data atual.
