PhotoShelter (8.x-2.0-beta2) - en to gl translation catalogue (4 entries)

en: Media
gl: Medios

en: Maximum height
gl: Altura máxima

en: Maximum width
gl: Anchura máxima

en: Finished with an error.
gl: Finalizou cun erro.
