PhotoShelter (8.x-3.0-alpha1) - en to ca translation catalogue (5 entries)

en: Galleries
ca: Galeries

en: Media
ca: Multimèdia

en: Maximum height
ca: Alçada màxima

en: Maximum width
ca: Amplada màxima

en: Finished with an error.
ca: Acabat amb un error.
