PhotoShelter (8.x-3.0-alpha5) - en to te translation catalogue (3 entries)

en: Settings
te: అమరికలు

en: Maximum height
te: గరిష్ఠ ఎత్తు

en: Maximum width
te: గరిష్ఠ వెడల్పు
