PhpMail alter (8.x-1.16) - en to uk translation catalogue (6 entries)

en: Settings
uk: Налаштування

en: General settings
uk: Загальні налаштування

en: Mail
uk: Пошта

en: Debug mode
uk: Режим зневадження

en: Reply to
uk: Відповідь

en: Unable to send email. Contact the site administrator if the problem persists.
uk: Неможливо надіслати електронну пошту. Якщо проблема залишається, необхідно зв’язатися з адміністратором.
