Physical Fields (8.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (19 entries)

en: Number
target: 数字

en: Weight
target: 权重

en: Default
target: 默认

en: Length
target: 长度

en: Dimensions
target: 尺寸

en: Area
target: 区域

en: Width
target: 宽度

en: Height
target: 高度

en: Volume
target: 音量

en: Temperature
target: 温度

en: km
target: 千米

en: in
target: 在

en: Unit
target: 单元

en: Physical
target: 实体

en: %title must be a number.
target: %title 必须是一个数字。

en: Field types
target: 字段类型

en: @name field is required.
target: @name 字段为必选项。

en: %title must be higher than or equal to %min.
target: %title 必须高于或等于 %min.

en: %title must be lower than or equal to %max.
target: %title 必须低于或等于 %max.
