pid_field_set (1.1.0-alpha1) - en to bo translation catalogue (4 entries)

en: Cancel
bo: ཕྱིར་འཐེན

en: Default
bo: སྔར་ཡོད

en: Custom
bo: རང་བཟོས

en: General
bo: སྤྱིར་བཏང
