Plupload integration (8.x-1.0-beta1) - en to da translation catalogue (7 entries)

en: Submit
da: Indsend

en: Size
da: Størrelse

en: Filename
da: Filnavn

en: Testing
da: Test

en: For security reasons, your upload has been renamed to %filename.
da: Af sikkerhedsgrunde er den uploadede fil omdøbt til %filename.

en: The specified file %name could not be uploaded.
da: Den valgte fil %name kan ikke uploades.

en: Add files
da: Tilføj filer
