PoorMans Uptime Checker (1.0.0) - en to gl translation catalogue (4 entries)

en: Delete
gl: Borrar

en: Custom
gl: Personalizado

en: Hostname
gl: Nome do equipo anfitrión

en: Are you sure you want to delete %name?
gl: Seguro que desexa borrar %name?
