Power Reviews (8.x-2.0) - en to oc translation catalogue (3 entries)

en: The configuration options have been saved.
oc: Las opcions de configuracion son estadas enregistradas.

en: Custom
oc: Personalizat

en: The settings have not been saved because of the errors.
oc: Los paramètres son pas estats enregistrats a causa d'errors.
