Production check & Production monitor (8.x-1.0-alpha4) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Status
target: நிலை

en: Disable
target: செயலற்றதாக்குக

en: Disabled
target: செயலற்றதாக்கப்பட்டது

en: Enabled
target: இயலுமைப்படுத்தப்பட்டது

en: Settings
target: அமைப்புகள்

en: Configure
target: தகவமைக்குக

en: Error
target: வழு

en: Contact
target: தொடர்பு

en: Details
target: விபரங்கள்
