Production Checklist (8.x-1.0-alpha6) - en to unknown language translation catalogue (38 entries)

en: Content
target: 内容

en: Changelog
target: 更新日志

en: Legal
target: 法定协议

en: Views
target: 视图

en: Modules
target: 模块

en: User
target: 用户

en: Email
target: 电子邮件

en: Database
target: 数据库

en: Available updates
target: 可用更新

en: Custom
target: 自定义

en: Input format
target: 输入格式

en: Performance
target: 性能

en: Caching
target: 缓存

en: Appearance
target: 外观

en: Site information
target: 站点信息

en: Permissions
target: 权限

en: Testing
target: 测试

en: Sitemap
target: 网站地图

en: Password Policy
target: 密码策略

en: Favicon
target: 图标

en: About
target: 关于

en: Content language
target: 内容的语言

en: Notification
target: 通知

en: Analytics
target: 分析

en: Status report
target: 状态报告

en: Google Analytics
target: 谷歌分析

en: SEO
target: 搜索引擎优化

en: Localization
target: 本土化

en: Top 'page not found' errors
target: 最常见的“没有找到页面”错误

en: Logs and records system events to syslog.
target: 把日志和系统事件记录到系统日志

en: Content translation
target: 内容翻译

en: Logging and errors
target: 日志和错误

en: Regional and language
target: 地区和语言

en: Recent log messages
target: 最新日志信息

en: Available translation updates
target: 可用的翻译更新

en: Text formats and editors
target: 文本格式和编辑器

en: Update notifications are not enabled. It is <strong>highly recommended</strong> that you enable the Update Manager module from the <a href=":module">module administration page</a> in order to stay up-to-date on new releases. For more information, <a href=":update">Update status handbook page</a>.
target: 未启用更新通知。<strong>强烈建议</strong>从<a href=":module">模块管理页面</a>上启用“更新管理器”模块以保持最新发行版。有关更多信息，请参阅<a href=":update">更新状态手册页面</a>。

en: Basic site settings
target: 网站基本设置
