Prototype (8.x-2.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: More
target: Meira

en: Go to previous page
target: Far til fyrru síðu

en: Go to next page
target: Far til næstu síðu

en: Preview
target: Undansýning

en: Go to first page
target: Far til fyrstu síðu

en: Go to last page
target: Far til síðstu síðu
