Quadstat Core (8.x-1.0-alpha1) - en to fi translation catalogue (4 entries)

en: Home
fi: Etusivu

en: Login
fi: Kirjaudu

en: Custom
fi: Oma

en: Logout
fi: Kirjaudu ulos
