Radioactivity (8.x-3.0-alpha5) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Value
target: Valor

en: Display
target: Exibição

en: Configuration
target: Configurações

en: Granularity
target: Granularidade

en: Default value
target: Valor padrão

en: About
target: Sobre
