Radioactivity (8.x-3.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: Value
target: مقدار

en: Display
target: نمایش

en: Timestamp
target: الگوی زمانی

en: Configuration
target: پیکربندی

en: Granularity
target: تدریجی

en: Cron
target: کرون

en: Default value
target: مقدار پیش‌فرض

en: Add field
target: افزودن فیلد

en: About
target: درباره

en: Manage display
target: اداره نمایش
