Radioactivity (8.x-3.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Value
target: Valor

en: Display
target: Exibição

en: Configuration
target: Configurações

en: Granularity
target: Granularidade

en: Cron
target: Agendador de tarefas

en: Default value
target: Valor padrão

en: Add field
target: Adicionar campo

en: About
target: Sobre

en: Manage display
target: Gerenciar exibição
