Radioactivity (8.x-3.0-beta1) - en to uk translation catalogue (13 entries)

en: Value
uk: Значення

en: Display
uk: Показ

en: Timestamp
uk: Мітка часу

en: Configuration
uk: Конфігурація

en: Granularity
uk: Точність

en: Cron
uk: Крон

en: Default value
uk: Базове значення

en: Add field
uk: Додати поле

en: About
uk: Про модуль

en: Decimals
uk: Знаків після коми

en: Manage display
uk: Керувати відображенням

en: Energy
uk: Енергія

en: Emitter
uk: Випромінювач
