Radioactivity (8.x-3.0) - en to fi translation catalogue (10 entries)

en: Value
fi: Arvo

en: Display
fi: Näyttö

en: Timestamp
fi: Ajankohta

en: Configuration
fi: Asetukset

en: Granularity
fi: Rakeisuustaso

en: Default value
fi: Oletusarvo

en: Add field
fi: Lisää kenttä

en: About
fi: Tietoja

en: Radioactivity
fi: Radioaktiivisuus

en: Manage display
fi: Ylläpidä näkymää
