Range (8.x-1.1-beta1) - en to ar translation catalogue (22 entries)

en: Prefix
ar: سابقة

en: Suffix
ar: لاحقة

en: Value
ar: القيمة

en: - None -
ar: - لا شيء -

en: Default
ar: الافتراضي

en: From
ar: من

en: Maximum
ar: أقصى قيمة

en: Scale
ar: توسيع النطاق

en: Unformatted
ar: غير منسق

en: Default value
ar: القيمة الافتراضية

en: Minimum
ar: أقل قيمة

en: Precision
ar: الدقة

en: The total number of digits to store in the database, including those to the right of the decimal.
ar: العدد الإجمالي للأرقام التي يمكن تخزينها في قاعدة البيانات، بما في ذلك الأرقام على يمين الفاصلة العشرية.

en: The number of digits to the right of the decimal.
ar: عدد الأرقام بعد الفاصلة.

en: Decimal marker
ar: الفاصلة العشرية

en: Space
ar: فراغ

en: Decimal point
ar: نقطة عشرية

en: Comma
ar: فاصلة

en: The minimum value that should be allowed in this field. Leave blank for no minimum.
ar: أدنى قيمة مسموح بها في هذا الحقل. اتركه فارغا لعدم تحديد حد أدنى.

en: The maximum value that should be allowed in this field. Leave blank for no maximum.
ar: أقصى قيمة مسموح بها في هذا الحقل. اتركه فارغا لعدم تحديد حد أقصى.

en: Thousand marker
ar: علامة الآلاف

en: Thin space
ar: فضاء ضيق
