Range (8.x-1.1-beta2) - en to ur translation catalogue (9 entries)

en: Prefix
ur: سابقہ

en: Suffix
ur: لاحقہ

en: - None -
ur: - کوئی بھی نہیں -

en: Default
ur: طے شدہ

en: Maximum
ur: زیادہ سے زیادہ

en: Scale
ur: سکیل

en: Default value
ur: طے شدہ قدر

en: Minimum
ur: کم از کم

en: Precision
ur: درستگی
