Range (8.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (32 entries)

en: Prefix
target: 前缀

en: Suffix
target: 后缀

en: Value
target: 值

en: - None -
target: - 无 -

en: Default
target: 默认

en: From
target: 源自

en: Maximum
target: 最大值

en: Scale
target: 缩放

en: Operator
target: 操作符

en: to
target: 至

en: Unformatted
target: 未格式化的

en: Default value
target: 默认值

en: Minimum
target: 最小值

en: Precision
target: 精度

en: The total number of digits to store in the database, including those to the right of the decimal.
target: 在数据库中存储的数字的总位数，包括小数点右边的位数。

en: The number of digits to the right of the decimal.
target: 小数点后面的位数。

en: Decimal marker
target: 小数点标记

en: Space
target: 空格

en: contains
target: 包含

en: does not contain
target: 不包含

en: Decimal point
target: 小数点

en: Comma
target: 逗号(,)

en: exposed
target: 暴露的

en: Field types
target: 字段类型

en: The minimum value that should be allowed in this field. Leave blank for no minimum.
target: 此字段允许的最小值。无最小值留空。

en: The maximum value that should be allowed in this field. Leave blank for no maximum.
target: 此字段中允许的最大值。无最大值留空。

en: Thousand marker
target: 千位标记

[ctx: Sort order]
en: Numerical
target: 数字
    在上下文中：排序顺序

en: Apostrophe
target: 撇号

en: grouped
target: 已分组

en: - No value -
target: - 无值 -

en: Thin space
target: 窄间距
