Range Slider (2.1.0) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: None
target: هیچ

en: Horizontal
target: افقی

en: Vertical
target: عمودی

en: Left
target: چپ

en: Right
target: راست

en: Above
target: بالا

en: Output
target: خروجی
