Range Units (8.x-1.0) - en to am translation catalogue (4 entries)

en: Custom
am: ብጁ

en: Maximum
am: ከፍተኛው

en: Minimum
am: አነስተኛው

en: Thousand marker
am: የሺህኛ መለያ
