Range Units (8.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (12 entries)

en: - None -
target: - Ingen -

en: From
target: Fra

en: Custom
target: Tilpasset

en: Maximum
target: Maksimum

en: Space
target: Mellomrom

en: Decimal point
target: Desimalskilletegn

en: Comma
target: Komma

en: The minimum value that should be allowed in this field. Leave blank for no minimum.
target: Minimumsverdien som er tillatt i dette feltet. La det være tomt for intet minimum.

en: The maximum value that should be allowed in this field. Leave blank for no maximum.
target: Maksimumsverdien som er tillatt i dette feltet. La det være tomt for intet maksimum.

en: Thousand marker
target: Tusenmarkør

en: Apostrophe
target: Apostrof

en: Thin space
target: Tynt mellomrom
